L’hébergement OpenStack existe aussi pour Windows

La plateforme OpenStack est basée sur une norme open source. Lorsque l’on évoque ce terme, nombreux sont ceux qui pensent immédiatement au système d’exploitation Linux pour les serveurs concernés. Mais OpenStack pour Windows est également disponible, et un nombre croissant d’entreprises optent d’ailleurs pour cette solution. Est-ce aussi quelque chose qui pourrait intéresser votre entreprise ?

OpenStack : une norme pour les plateformes cloud

En quelques mots, OpenStack est une plateforme cloud privée, via laquelle vous bénéficiez de tous les avantages du cloud, dont un prix concurrentiel, l’extensibilité, la possibilité de personnaliser votre expérience, etc. Mais du fait qu’OpenStack est une norme, votre cloud privé sera aussi compatible avec des clouds publics. Vous pourrez lire de plus amples détails concernant les aspects techniques de la plateforme OpenStack dans nos articles « Qu’est-ce qu’OpenStack et pourquoi l’appelle-t-on 'le Linux du Cloud' ? » (en néerlandais) et « Les trois grands avantages d’OpenStack ».

Activez immédiatement votre compte OpenStack!

Combell propose à présent aussi OpenStack pour Windows

En peu de temps, OpenStack est devenu une technologie courante. Il est intégré dans de nombreuses distributions Linux populaires, dont Ubuntu, Debian, SUSE et RedHat. Du côté des entreprises, on observe cependant une demande croissante d’environnements Windows pour OpenStack. Les entreprises veulent en effet déployer leurs bureaux et serveurs virtuels Windows dans leur environnement OpenStack, tant pour remplacer les ordinateurs physiques que pour transférer leurs applications serveurs Windows vers une plateforme de virtualisation moins onéreuse.

Combell vous propose elle aussi OpenStack pour Windows. Cette solution vous permet de déterminer le nombre de processeurs virtuels dont vous avez besoin, ainsi que la quantité de RAM virtuelle. Le trafic de données est illimité, et vous bénéficiez de tous les avantages que la version Linux vous offre aussi. Vous pouvez dimensionner votre réseau selon vos propres besoins, et démarrer des serveurs en quelques clics. Déterminez vous-même la manière dont votre réseau doit gérer les charges supplémentaires sur votre système et ajoutez des répartiteurs de charge selon vos besoins. Bref, la version Windows d’OpenStack vous permet elle aussi d’avoir votre propre réseau que vous pouvez entièrement gérer et contrôler, et pour lequel vous ne payez que pour ce que vous utilisez.

Avec OpenStack pour Windows de Combell, vous pouvez  créer et gérer un réseau que vous pouvez entièrement contrôler. Vous pouvez vous lancer en un rien de temps !

Activez immédiatement votre compte OpenStack!

Voulez-vous en savoir plus ? Découvrez les différentes options de la gamme OpenStack pour Linux et Windows. Si vous avez des questions, Siegfried Deleyn, notre expert OpenStack, et ses collègues se feront un plaisir d’y répondre !

Het bericht L’hébergement OpenStack existe aussi pour Windows verscheen eerst op Combell blog.